                                                                                            L

                                                                                            =

                                                                                            0

                                                                                            .

                                                                                            6

                                                                                            u

                                                                                               W

                                                                                               =

                                                                                               2

                                                                                               .

                                                                                               4

                                                                                               u

                                                                     L=0.6u

                                                                     W=2.4u

                                                                     L=0.6u

                                                                     W=2.4u

                                                                     L=0.6u

                                                                     W=4.8u

                               L=0.6u

                               W=9.6u

rev. 0

                                                                                                F:\Users\Bondar\chip2000\DEL16\DEL16 Module:T_out Page:Page0

                                                                                                Author:N.Bondar

                                                                                                Info:

Modified:Feb 1, 2000  16:49:17

Created:Jul 25, 1997  18:06:16

                               L=0.6u

                               W=9.6u

                               L=0.9u

                               W=4.8u

                                                Cap

                                                                                                 Vdd

                                                  Output pulse monostable

                    1

                                                   Out

Inp

      Id

                                      Vdd

                                                                                               W

                                                                                               =

                                                                                               2

                                                                                               .

                                                                                               4

                                                                                               u

                                                                                            L

                                                                                            =

                                                                                            0

                                                                                            .

                                                                                            6

                                                                                            u

Page:Page0

Module:T_out

                                                                                                F:\Users\Bondar\chip2000\DEL16\DEL16