                                                                       PadBidirHE_SCMOS

1 1

2

2

3 3

4

4

5 5

              A

              A B

                                         B C

                                                                     C D

                                                                                                 D E

E F

F G

G

Size: 5x7

Author:Victor Dinh

F:\Users\Bondar\chip2000\DEL16\DEL16
rev. 0
Info:MOSIS AMI/HP 0.5um Hi-ESD Pad Lib

Module:PadInC Page:Page0

Modified:Feb 1, 2000  11:39:32

Created:May 5, 1993  21:36:43

Tel: (818)792-3000

180 North Vinedo Avenue, Pasadena, CA 91107

Fax: (818)792-0300

Pad

                                           Pad

                                                                           Pad
                                         DataIn
                                        DataInB

                   PadInC DataInB

PadInC_SCMOS

DataIn

                                                                                                  Pad

Page:Page0

Module:PadInC

Info:MOSIS AMI/HP 0.5um Hi-ESD Pad Lib rev. 0