                                                                                         L=4u

                                                                                         W=12u

                 L=4u

               W=9.6u
L=2.4u

W=23.2u
L=2.4u

W=23.2u

L=2.4u

W=96u
L=2.4u

W=96u

                                                                                          L=2.4u

                                                                                         W=37.6u
                                                                               L=2.4u

                                                                               W=37.6u

                                    L=2.4u

                                     W=12u
                                                                                                                    L=2.4u

                                                                                                                     W=12u

L=2.4u

W=96u
L=2.4u

W=96u

1 1

2
2

3 3

4

4

5 5

              A

              A B

                                         B C

                                                                    C D

                                                                                               D E

E F

F G

G

Size: 5x7
rev. 0

F:\User\Bondar\cmp16D_99\cmp16_f\CMP16_F Module:Out_buf_d Page:Page0

Author:N.Bondar

Info:

Modified:Feb 7, 2000  10:42:38

Created:Feb 24, 1999  18:07:45

                        L=6.4u

                        W=4.8u

L=2.4u

W=23.2u
L=2.4u

W=23.2u
                                                               L=2.4u

                                                                W=12u
                                                                                                  L=2.4u

                                                                                                  W=12u

L=2.4u

W=12u
                                    L=2.4u

                                     W=12u

+

-

370

+

-

1600

                                                                                                                    In
OutN

OutP

Vdd

Gnd

                                                                                                                        In_p

OutP

OutN

                                                                                                      O

                                                                                                      u

                                                                                                      t

                                                                                                      _

                                                                                                      b

                                                                                                      u

                                                                                                      f

                                                                                                      f

                                                                                                      _

                                                                                                      d

                                                                                          2

                                                                                              1
                                                                          1

                                                                                     2

                                                      11

                                                                               22
                                     22

                                         Gnd

           Vbb

                                                                  5 6

                                                                 11

                         5 6

                                                   In

                                                                           Output buffer

                                                                                                          Vssp

                                                                                                          Vssn

Gnd

Vdd

Gnd

Gnd

OutP

OutN

Page:Page0

Module:Out_buf_d

F:\User\Bondar\cmp16D_99\cmp16_f\CMP16_F