                              L=3.2u

                               W=16u
                                                                                                                L=20.8u

                                                                                                                W=4.8u

                L=6.4u

                W=6.4u

                                                        L=3.2u

                                                        W=16u

                                              L=2.4u

                                              W=96u
                                                       L=2.4u

                                                        W=96u

                                                                           L=6.4u

                                                                           W=5.6u

rev. 0

                                                                                                                       F:\Users\Bondar\cmp16D_99\cmp16_f\CMP16_FModule:PTD_d Page:Page0

                                                                                                                       Author:N.Bondar

                                                                                                                       Info:

Modified:Aug 19, 2000  10:36:14

Created:Jun 23, 1996  13:01:06

                                                                                                                L=2.4u

                                                                                                                W=45.6u

L=3.2u

W=6.4u
                     L=2.4u

                     W=4.8u
                                              L=2.4u

                                              W=32u
                                                                           L=3.2u

                                                                           W=5.6u

                                                              PTD

                                                                         idif

                                                                   Idif

                                                                                 Out
                                                                                      Out

vdd

                                                                           Vdd

                                                                    Vin vin

                                                                    Vip vip

                                                                           Vss_{vss}

                       Vss

                                                                  Precision time discriminator (PTD)

                                              Vdd

                                                       Out
                                             Vin

                              d1

                                     ee

                                                       Vss

                                                       Vdd

             Idif

   Vip

Page:Page0

Module:PTD_d

                                                                                                                       F:\Users\Bondar\cmp16D_99\cmp16_f\CMP16_F