+ -

                                                              120k

                                                                                                               +

                                                                                                               -

                                                          2

                                                          .

                                                          1

                                                          8

                                                          5

                                                          p

                                                          F +

-

                                                                           1

                                                                           .

                                                                           4

                                                                           6

                                                                           p

                                                                           F

+ -

                                                                                                   0.015pF

1 1

2

2

3 3

4

4

5 5

              A

              A B

                                        B C

                                                                   C D

                                                                                              D E

E F

F G

G

Size: 5x7
rev. 0

F:\Users\Bondar\cmp16D_99\cmp16_f\CMP16_FModule:ampl04_d Page:Page0

Author:N.Bondar

Info:

Modified:Jul 27, 2000  16:09:24

Created:Aug 6, 1997  10:29:47

                                  Inp Out

                           Pamp_15b

                                                                                Vdd

                                                                                Vss

+ -

                                                                                 6k

+ -

                                                                                                      75k

                                                                        Ninp

                                                                                Out

                                                                        Pinp

Vdd

Vss

                                                          Wr-sh31

           Z2=R2+1/(sC2+1/(R3+1/sC3))

          Iou(s)= Iin(s)/Io * Rfb/(1+s*Tfb)*(1+R1/Z2)= Iin(s)/Io *Ko/(1+7n)**3

           Output pulse:

          Input pulse model:
         Iin(s)/Io=0.815*1/(1+s*10n) + 0.15*1/(1+s*66.6n) + 0.033*1/(1+s*500n)

                                           C3 C2
                                                                             C1

                                               R3 R2 R1

Vdd

a3

a3

                                                                                                         A

                                                                                                         M

                                                                                                         P

                                                                                                         L

                                                                                                         0

                                                                                                         4

                                                                                                         _

                                                                                                         d

Gnd_{Gnd}

Inp

                                                                                                                      Inp

Vdd

            Vdd

                                                     a2 a3

                                                                   a31

            Inp

                                                      a32

                                        a34

                                                                              a3

                                                                                         CMP: AMPL04

             5V

         Gnd

                                                          2

                                                          .

                                                          1

                                                          8

                                                          5

                                                          p

                                                          F

                                                                           1

                                                                           .

                                                                           4

                                                                           6

                                                                           p

                                                                           F

Page:Page0

Module:ampl04_d

F:\Users\Bondar\cmp16D_99\cmp16_f\CMP16_F

                                                                                 6k 75k