                                                                                 L=3.2u

                                                                                 W=36u
                                                      L=3.2u

                                                     W=12.8u
                                  L=9.6u

                                  W=4.8u

                                  L=2.4u

                                 W=77.6u
                       L=2.4u

                       W=77.6u

rev. 0

                                                                                                               F:\User\Bondar\cmp16D_99\cmp16_f\CMP16_F Module:wr_sh31 Page:Page0

                                                                                                               Author:N.Bondar

                                                                                                               Info:

Modified:Feb 4, 2000  13:53:33

Created:May 4, 1996  11:56:00

                                   L=3.2u

                                  W=12.8u
                       L=3.2u

                       W=12.8u

                                                                                 L=3.2u

                                                                                 W=36u

                                                              L=3.2u

                                                              W=12.8u

                                                             Ninp

                                                                    Ninp

                                                                            Out
                                                                                Out

                                                             Pinp

                                                                    Pinp

Vdd

                                                                     Vdd

                                                                     Vss_{Vss}

                                                      Wr-sh31

        Vdd

                      Vss

                                                         Wide range amplifier

                      ss

                                        3

Ninp

                            2

               1

Pinp

                                             Vss

                                             Vdd

                                             Out

Page:Page0

Module:wr_sh31

                                                                                                               F:\User\Bondar\cmp16D_99\cmp16_f\CMP16_F