+

-

                                                            1

                                                            .

                                                            5

                                                            p

                                                            F

L=3.2u

W=4.8u
                                                                                      L=16u

                                                                                      W=4u
                                             L=27.2u

                                             W=4u

                                                L=3.2u

                                                W=4.8u
                                         L=3.2u

                                         W=4.8u

rev. 0

                                                                                                                    F:\User\Bondar\cmp16D_99\cmp16_f\CMP16_F Module:wrampi21 Page:Page0

                                                                                                                    Author:N.Bondar

                                                                                                                    Info:

Modified:Feb 4, 2000  17:23:49

Created:May 4, 1996  11:56:00

        L=3.2u

        W=4.8u
                                                                                     L=16u

                                                                                     W=4u
                                         L=3.2u

                                         W=4.8u
                                                L=3.2u

                                                W=4.8u

                                                                                                                  + -

                                                            300

                                                                 Ninp

                                                                       Ninp Out
                                                                                    Out

                                                                 Pinp

                                                                       Pinp

                                                                       Vbb

                                                                  Vbb

Vdd

                                                                         Vdd

                                                                         Vss_{Vss}

                                                         wrampi21

                                                  Out

                                                  Vdd

                                                  Vss

                                Pinp

             Vbb

                                     1

                           2

         Ninp

          3

                               ss

                                Vss

                                                        Amplifier - Integrator N-MOS

                                                            1

                                                            .

                                                            5

                                                            p

                                                            F

Page:Page0

Module:wrampi21

                                                                                                                    F:\User\Bondar\cmp16D_99\cmp16_f\CMP16_F