CMS CERN test beam RUN 350 GIF OFF HV=3.85 kV Theta 25 Anode THR Table 1 Jul 98

0 50 100 150 200

15 20 25 30 35 Cathode strip

Charge (ADC ch)

0 100 200 300

15 20 25 30 35 Cathode strip

Charge (ADC ch)

0 50 100 150 200

15 20 25 30 35 Cathode strip

Charge (ADC ch)

0 50 100 150

15 20 25 30 35 Cathode strip

Charge (ADC ch)

0 50 100 150 200

15 20 25 30 35 Cathode strip

Charge (ADC ch)

0 100 200 300 400

15 20 25 30 35 Cathode strip

Charge (ADC ch)