CMS CERN test beam RUN 365 GIF OFF HV=3.95 kV Theta 25 Anode THR Table 1 Jul 98

10^{-1}

1

10

10^2

0 10 20 30 Channel

Oscill. fraction, %

10^{-1}

1

10

10^2

0 10 20 30 Channel

Oscill. fraction, %

10^{-1}

1

10

10^2

0 10 20 30 Channel

Oscill. fraction, %

10^{-1}

1

10

10^2

0 10 20 30 Channel

Oscill. fraction, %

10^{-1}

1

10

10^2

0 10 20 30 Channel

Oscill. fraction, %

10^{-1}

1

10

10^2

0 10 20 30 Channel

Oscill. fraction, %

CMS CERN test beam RUN 365 GIF OFF HV=3.95 kV Theta 25 Anode THR Table 1 Jul 98

0

2.5

5

7.5

10

12.5

15

17.5

20

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 nsec

Events