CMS CERN test beam RUN 488 GIF k=5 HV=3.6 kV Theta 20 Sep 99

1 10 10^2

10^3

0 10 Max nmb of slices per ch

Events

1 10 10^2

10^3

0 10 Max nmb of slices per ch

Events

1 10 10^2

10^3

0 10 Max nmb of slices per ch

Events

1 10 10^2

10^3

0 10 Max nmb of slices per ch

Events

1 10 10^2

10^3

0 10 Max nmb of slices per ch

Events

1 10 10^2

10^3

0 10 Max nmb of slices per ch

Events

1 10 10^2

10^3

0 10 Max nmb of slices per ch

Events

1 10 10^2

10^3

0 10 Max nmb of slices per ch

Events

1 10 10^2

10^3

0 10 Max nmb of slices per ch

Events

1 10 10^2

10^3

0 10 Max nmb of slices per ch

Events

1 10 10^2

10^3

0 10 Max nmb of slices per ch

Events

1 10 10^2

10^3

0 10 Max nmb of slices per ch

Events

CMS CERN test beam RUN 488 GIF k=5 HV=3.6 kV Theta 20 Sep 99

1 10 10^2

10^3

0 10 Max nmb of slices per ch

Events

1 10 10^2

10^3

0 10 Max nmb of slices per ch

Events

1 10 10^2

10^3

0 10 Max nmb of slices per ch

Events

1 10 10^2

10^3

0 10 Max nmb of slices per ch

Events

1 10 10^2

10^3

0 10 Max nmb of slices per ch

Events

1 10 10^2

10^3

0 10 Max nmb of slices per ch

Events

1 10 10^2

10^3

0 10 Max nmb of slices per ch

Events

1 10 10^2

10^3

0 10 Max nmb of slices per ch

Events

1 10 10^2

10^3

0 10 Max nmb of slices per ch

Events

1 10 10^2

10^3

0 10 Max nmb of slices per ch

Events

1 10 10^2

10^3

0 10 Max nmb of slices per ch

Events

1 10 10^2

10^3

0 10 Max nmb of slices per ch

Events