CSC ME234/2-1. TDC hits. Noise rate at HV=3.6 kV. FNAL July 2000

1

10

10^2

20 40 60 Anode wire group

Rate/wire group, Hz

1

10

10^2

20 40 60 Anode wire group

Rate/wire group, Hz

1

10

10^2

20 40 60 Anode wire group

Rate/wire group, Hz

1

10

10^2

20 40 60 Anode wire group

Rate/wire group, Hz

1

10

10^2

20 40 60 Anode wire group

Rate/wire group, Hz

1

10

10^2

20 40 60 Anode wire group

Rate/wire group, Hz