CSC AFEB Test at CERN, June 2009. Runs 2161-2237

Board in ascending run number/100 order

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 ns

0

0.5

1

1.5

2

2.5 Av. time resol. vs board (Qin=50 fC) ^{Entries 146}

Mean 1.032 RMS 0.04143 Underflow 0 Overflow 0 Integral 146

ns 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Boards

0

20

40

60

80

100 Entries 146

Av. time resol.

Board in ascending run number/100 order

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 ns

0

0.5

1

1.5

2

2.5 Max. time resol. vs board (Qin=50 fC) ^{Entries 146}

Mean 1.115 RMS 0.0496 Underflow 0 Overflow 0 Integral 146

ns 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Boards

0 10 20 30 40 50 60

Entries 146

Max. time resol.

CSC AFEB Test at CERN, June 2009. Runs 2161-2237

Board in ascending run number/100 order

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 ns

0

0.5

1

1.5

2

2.5 Av. time resol. vs board (Qin=100 fC) ^{Entries 146}

Mean 0.6674 RMS 0.02054 Underflow 0 Overflow 0 Integral 146

ns 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Boards

0

20

40

60

80

100

Entries 146

Av. time resol.

Board in ascending run number/100 order

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 ns

0

0.5

1

1.5

2

2.5 Max. time resol. vs board (Qin=100 fC) ^{Entries 146}

Mean 0.7568 RMS 0.02627 Underflow 0 Overflow 0 Integral 146

ns 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Boards

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Entries 146

Max. time resol.

CSC AFEB Test at CERN, June 2009. Runs 2161-2237

Board in ascending run number/100 order

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 ns

0

0.5

1

1.5

2

2.5 Av. time resol. vs board (Qin=150 fC) ^{Entries 146}

Mean 0.5402 RMS 0.02121 Underflow 0 Overflow 0 Integral 146

ns 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Boards

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Entries 146

Av. time resol.

Board in ascending run number/100 order

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 ns

0

0.5

1

1.5

2

2.5 Max. time resol. vs board (Qin=150 fC) ^{Entries 146}

Mean 0.6459 RMS 0.03268 Underflow 0 Overflow 0 Integral 146

ns 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Boards

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Entries 146

Max. time resol.