CSC AFEB Test at CERN, June 2009. Runs 2161-2237

Board in ascending run number/100 order

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 mV/fC

5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 Average gain vs board ^{Entries 146}_{Mean 6.735}

RMS 0.307 Underflow 0 Overflow 0 Integral 146

mV/fC

5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10

Boards

0 5 10 15 20 25 30

Entries 146 Mean 6.735

Average gain

Board in ascending run number/100 order

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 mV/fC

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Max. abs. gain resid. vs board ^{Entries 146}_{Mean 0.1338}

RMS 0.04381 Underflow 0 Overflow 0 Integral 146

mV/fC

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Boards

0

10

20

30

40

50

Entries 146 Mean 0.1338

Max. abs. gain resid.

CSC AFEB Test at CERN, June 2009. Runs 2161-2237

Board in ascending run number/100 order

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 mV

-50

0

50

100

150

200 Average offset vs board ^{Entries 146}_{Mean 56.34}

RMS 19.55 Underflow 0 Overflow 0 Integral 146

mV -50 0 50 100 150 200

Boards

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Entries 146 Mean 56.34

Average offset

Board in ascending run number/100 order

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 mV

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Max. abs. offset resid. vs board ^{Entries 146}_{Mean 12.45}

RMS 2.689 Underflow 0 Overflow 0 Integral 146

mV 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Boards

0

5

10

15

20

25 Entries 146 Mean 12.45

Max. abs. offset resid

CSC AFEB Test at CERN, June 2009. Runs 2161-2237

Board in ascending run number/100 order

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 fC

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Max. Qthr at Uset=0 vs board ^{Entries 146}_{Mean 9.998}

RMS 2.799 Underflow 0 Overflow 0 Integral 146

fC 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Boards

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Entries 146 Mean 9.998

Max. Qthr at Uset=0

Board in ascending run number/100 order

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 mV

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Uset for Qthr=20 fC vs board ^{Entries 146}_{Mean 78.38}

RMS 18.89 Underflow 0 Overflow 0 Integral 146

mV 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Boards

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Entries 146 Mean 78.38

Uset for Qthr=20 fC