EMU CSC Trigger Beam Test Runs 408-424 CERN Summer 2003

ALCT Delay Code (LSB=2.2 ns)

0 2 4 6 8 10 12 14 16

ALCT First Track BX Efficiency, %

0

20

40

60

80

100 CSC 1

ALCT Delay Code (LSB=2.2 ns)

0 2 4 6 8 10 12 14 16

ALCT First Track BX Efficiency, %

0

20

40

60

80

100 CSC 2