AD96D 2 Chip 2 JTAG=140 P2P2 at FNAL FRUN 1602 Cal. thru cath strip Oct 99

0 100 200 300 400

0 50 100 Inp chrg, fC

Nmb of pulses

0 100 200 300 400

0 50 100 Inp chrg, fC

Nmb of pulses

0 100 200 300 400

0 50 100 Inp chrg, fC

Nmb of pulses

0 100 200 300 400

0 50 100 Inp chrg, fC

Nmb of pulses

0 100 200 300 400

0 50 100 Inp chrg, fC

Nmb of pulses

0 100 200 300 400

0 50 100 Inp chrg, fC

Nmb of pulses

0 100 200 300 400

0 50 100 Inp chrg, fC

Nmb of pulses

0 100 200 300 400

0 50 100 Inp chrg, fC

Nmb of pulses

0 100 200 300 400

0 50 100 Inp chrg, fC

Nmb of pulses

0 100 200 300 400

0 50 100 Inp chrg, fC

Nmb of pulses

0 100 200 300 400

0 50 100 Inp chrg, fC

Nmb of pulses

0 100 200 300 400

0 50 100 Inp chrg, fC

Nmb of pulses

0 100 200 300 400

0 50 100 Inp chrg, fC

Nmb of pulses

0 100 200 300 400

0 50 100 Inp chrg, fC

Nmb of pulses

0 100 200 300 400

0 50 100 Inp chrg, fC

Nmb of pulses

0 100 200 300 400

0 50 100 Inp chrg, fC

Nmb of pulses