CMS EMU CSC AFEB, all boards to UF. CMU-FNAL 2002-2003

Board in ascending board number/100 order

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ns

60

65

70

75

80

85

90 Av. prop. time vs board (Qin=50 fC)

ns 60 65 70 75 80 85 90

Boards

0 50 100 150 200 250 300 350 Nent = 2071 Mean = 66.99 RMS = 1.587 Under = 0 Over = 0 Integ = 2071

Av. prop. time Nent = 2071

Board in ascending board number/100 order

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ns

0

1

2

3

4

5

6 Max. abs. resid. vs board (Qin=50 fC)

ns 0 1 2 3 4 5 6

Boards

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Nent = 2071 Mean = 0.6321 RMS = 0.2355 Under = 0 Over = 0 Integ = 2071

Max. abs. resid. Nent = 2071

CMS EMU CSC AFEB, all boards to UF. CMU-FNAL 2002-2003

Board in ascending run number/100 order

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ns

60

65

70

75

80

85

90 Av. prop. time vs board (Qin=100 fC)

ns 60 65 70 75 80 85 90

Boards

0 50 100 150 200 250 300 350 400 Nent = 2071 Mean = 66.97 RMS = 1.476 Under = 0 Over = 0 Integ = 2071

Av. prop. time Nent = 2071

Board in ascending run number/100 order

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ns

0

1

2

3

4

5

6 Max. abs. resid. vs board (Qin=100 fC)

ns 0 1 2 3 4 5 6

Boards

0

100

200

300

400

500

Nent = 2071 Mean = 0.5192 RMS = 0.171 Under = 0 Over = 0 Integ = 2071

Max. abs. resid. Nent = 2071

CMS EMU CSC AFEB, all boards to UF. CMU-FNAL 2002-2003

Board in ascending run number/100 order

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ns

60

65

70

75

80

85

90 Av. prop. time vs board (Qin=150 fC)

ns 60 65 70 75 80 85 90

Boards

0 50 100 150 200 250 300 350 400 Nent = 2071 Mean = 66.74 RMS = 1.468 Under = 0 Over = 0 Integ = 2071

Av. prop. time Nent = 2071

Board in ascending run number/100 order

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ns

0

1

2

3

4

5

6 Max. abs. resid. vs board (Qin=150 fC)

ns 0 1 2 3 4 5 6

Boards

0

100

200

300

400

500

Nent = 2071 Mean = 0.5428 RMS = 0.1769 Under = 0 Over = 0 Integ = 2071

Max. abs. resid. Nent = 2071

CMS EMU CSC AFEB, all boards to UF. CMU-FNAL 2002-2003

Board in ascending run number/100 order

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ns

0

1

2

3

4

5

6 Av. slew. time vs board (Qin=60-600 fC)

ns 0 1 2 3 4 5 6

Boards

0 50 100 150 200 250 300 350 400 Nent = 2071 Mean = 2.413 RMS = 0.2059 Under = 0 Over = 0 Integ = 2071

Av. slew. time Nent = 2071

Board in ascending run number/100 order

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ns

0

1

2

3

4

5

6 Max. slew. time vs board (Qin=60-600 fC)

ns 0 1 2 3 4 5 6

Boards

0 50 100 150 200 250 300 350 Nent = 2071 Mean = 2.755 RMS = 0.2382 Under = 0 Over = 0 Integ = 2071

Max. slew. time Nent = 2071