CMS EMU CSC AFEB, all boards to CERN. CMU-FNAL 2003-2004

Board in ascending run number/100 order

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 ns

0

0.5

1

1.5

2

2.5 Av. time resol. vs board (Qin=50 fC)

ns 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Boards

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Nent = 288 Mean = 1.045 RMS = 0.07023 Under = 0 Over = 0 Integ = 288

Av. time resol. Nent = 288

Board in ascending run number/100 order

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 ns

0

0.5

1

1.5

2

2.5 Max. time resol. vs board (Qin=50 fC)

ns 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Boards

0

10

20

30

40

50

Nent = 288 Mean = 1.153 RMS = 0.09995 Under = 0 Over = 0 Integ = 288

Max. time resol. Nent = 288

CMS EMU CSC AFEB, all boards to CERN. CMU-FNAL 2003-2004

Board in ascending run number/100 order

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 ns

0

0.5

1

1.5

2

2.5 Av. time resol. vs board (Qin=100 fC)

ns 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Boards

0 20 40 60 80 100 120 140

Nent = 288 Mean = 0.6096 RMS = 0.03622 Under = 0 Over = 0 Integ = 288

Av. time resol. Nent = 288

Board in ascending run number/100 order

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 ns

0

0.5

1

1.5

2

2.5 Max. time resol. vs board (Qin=100 fC)

ns 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Boards

0 20 40 60 80 100 120

Nent = 288 Mean = 0.7039 RMS = 0.0401 Under = 0 Over = 0 Integ = 288

Max. time resol. Nent = 288

CMS EMU CSC AFEB, all boards to CERN. CMU-FNAL 2003-2004

Board in ascending run number/100 order

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 ns

0

0.5

1

1.5

2

2.5 Av. time resol. vs board (Qin=150 fC)

ns 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Boards

0 20 40 60 80 100 120 140

Nent = 288 Mean = 0.4736 RMS = 0.03503 Under = 0 Over = 0 Integ = 288

Av. time resol. Nent = 288

Board in ascending run number/100 order

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 ns

0

0.5

1

1.5

2

2.5 Max. time resol. vs board (Qin=150 fC)

ns 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Boards

0

20

40

60

80

100 Nent = 288 Mean = 0.5785 RMS = 0.04949 Under = 0 Over = 0 Integ = 288

Max. time resol. Nent = 288