CMS EMU CSC AFEB, all boards to IHEP. CMU-FNAL 2002

Board in ascending run number/100 order

0 5 10 15 20 25 30 ns

0

0.5

1

1.5

2

2.5 Av. time resol. vs board (Qin=50 fC)

ns 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Boards

0

200

400

600

800

1000

Nent = 3011 Mean = 1.021 RMS = 0.0596 Under = 0 Over = 0 Integ = 3011

Av. time resol. Nent = 3011

Board in ascending run number/100 order

0 5 10 15 20 25 30 ns

0

0.5

1

1.5

2

2.5 Max. time resol. vs board (Qin=50 fC)

ns 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Boards

0 100 200 300 400 500 600 700

Nent = 3011 Mean = 1.125 RMS = 0.08004 Under = 0 Over = 0 Integ = 3011

Max. time resol. Nent = 3011

CMS EMU CSC AFEB, all boards to IHEP. CMU-FNAL 2002

Board in ascending run number/100 order

0 5 10 15 20 25 30 ns

0

0.5

1

1.5

2

2.5 Av. time resol. vs board (Qin=100 fC)

ns 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Boards

0 200 400 600 800 1000

1200

1400

Nent = 3011 Mean = 0.611 RMS = 0.03663 Under = 0 Over = 0 Integ = 3011

Av. time resol. Nent = 3011

Board in ascending run number/100 order

0 5 10 15 20 25 30 ns

0

0.5

1

1.5

2

2.5 Max. time resol. vs board (Qin=100 fC)

ns 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Boards

0 200 400 600 800 1000

1200

Nent = 3011 Mean = 0.7035 RMS = 0.03858 Under = 0 Over = 0 Integ = 3011

Max. time resol. Nent = 3011

CMS EMU CSC AFEB, all boards to IHEP. CMU-FNAL 2002

Board in ascending run number/100 order

0 5 10 15 20 25 30 ns

0

0.5

1

1.5

2

2.5 Av. time resol. vs board (Qin=150 fC)

ns 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Boards

0 200 400 600 800 1000

1200

1400

Nent = 3011 Mean = 0.4752 RMS = 0.0353 Under = 0 Over = 0 Integ = 3011

Av. time resol. Nent = 3011

Board in ascending run number/100 order

0 5 10 15 20 25 30 ns

0

0.5

1

1.5

2

2.5 Max. time resol. vs board (Qin=150 fC)

ns 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Boards

0

200

400

600

800

1000

Nent = 3011 Mean = 0.5797 RMS = 0.04617 Under = 0 Over = 0 Integ = 3011

Max. time resol. Nent = 3011