CMS EMU CSC AFEB, all boards to UF. CMU-FNAL 2002-2003

Board in ascending run number/100 order

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ns

0

0.5

1

1.5

2

2.5 Av. time resol. vs board (Qin=50 fC)

ns 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Boards

0 100 200 300 400 500 600

Nent = 2071 Mean = 1.038 RMS = 0.06866 Under = 0 Over = 0 Integ = 2071

Av. time resol. Nent = 2071

Board in ascending run number/100 order

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ns

0

0.5

1

1.5

2

2.5 Max. time resol. vs board (Qin=50 fC)

ns 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Boards

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Nent = 2071 Mean = 1.143 RMS = 0.0923 Under = 0 Over = 0 Integ = 2071

Max. time resol. Nent = 2071

CMS EMU CSC AFEB, all boards to UF. CMU-FNAL 2002-2003

Board in ascending run number/100 order

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ns

0

0.5

1

1.5

2

2.5 Av. time resol. vs board (Qin=100 fC)

ns 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Boards

0

200

400

600

800

1000

Nent = 2071 Mean = 0.6153 RMS = 0.03698 Under = 0 Over = 0 Integ = 2071

Av. time resol. Nent = 2071

Board in ascending run number/100 order

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ns

0

0.5

1

1.5

2

2.5 Max. time resol. vs board (Qin=100 fC)

ns 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Boards

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Nent = 2071 Mean = 0.7098 RMS = 0.03982 Under = 0 Over = 0 Integ = 2071

Max. time resol. Nent = 2071

CMS EMU CSC AFEB, all boards to UF. CMU-FNAL 2002-2003

Board in ascending run number/100 order

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ns

0

0.5

1

1.5

2

2.5 Av. time resol. vs board (Qin=150 fC)

ns 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Boards

0

200

400

600

800

1000

Nent = 2071 Mean = 0.4783 RMS = 0.03541 Under = 0 Over = 0 Integ = 2071

Av. time resol. Nent = 2071

Board in ascending run number/100 order

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ns

0

0.5

1

1.5

2

2.5 Max. time resol. vs board (Qin=150 fC)

ns 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Boards

0 100 200 300 400 500 600 700 Nent = 2071 Mean = 0.5846 RMS = 0.04755 Under = 0 Over = 0 Integ = 2071

Max. time resol. Nent = 2071